%% LyX 2.0.3 created this file.  For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass[russian]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{geometry}
\geometry{verbose}
\usepackage{array}
\usepackage{longtable}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{multirow}
\usepackage{graphicx}

\makeatletter

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\DeclareRobustCommand{\cyrtext}{%
  \fontencoding{T2A}\selectfont\def\encodingdefault{T2A}}
\DeclareRobustCommand{\textcyr}[1]{\leavevmode{\cyrtext #1}}
\AtBeginDocument{\DeclareFontEncoding{T2A}{}{}}

%% Because html converters don't know tabularnewline
\providecommand{\tabularnewline}{\\}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.
\usepackage{multirow}

\makeatother

\usepackage{babel}
\begin{document}
DrosselTable1
\end{longtable}
\begin{longtable}{|>{\centering}p{0.11\linewidth}|>{\raggedright}p{0.05\linewidth}|>{\centering}p{0.07\paperwidth}|>{\centering}p{0.07\paperwidth}|>{\centering}m{0.07\paperheight}|>{\centering}m{0.07\paperheight}|>{\centering}p{0.07\paperheight}|>{\centering}p{0.07\paperheight}|}
\hline 
\multicolumn{8}{|c|}{Сводный протокол результатов испытания двигателя ТВ7-117В №}\tabularnewline
\multicolumn{8}{|c|}{Стенд №18 ~~ ИУД СИК ~ Дата: ~~~~~~~~ г. Время: ~~~~~~~~~
Рн = ~~~ мм рт ст~~ tвх = ~~~ $\,^{\circ}\mbox{C}$}\tabularnewline
\multicolumn{8}{|c|}{Характеристика ~~~~~~~ Акт сдачи, контрольные точки}\tabularnewline
\hline 
\endhead
\multicolumn{2}{|>{\centering}m{0.11\linewidth}|}{\centering{}Составил} & \multicolumn{2}{c|}{Инженер по испытаниям} & Начальник БТК  & Начальник участка УИД СИК  & \multicolumn{2}{c|}{Представитель заказчика}\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|>{\centering}p{0.11\linewidth}|}{\centering{}\textit{Подпись}} & \multicolumn{2}{c|}{\textit{Подпись}} & \centering{}\textit{Подпись}  & \centering{}\textit{Подпись}  & \multicolumn{2}{c|}{\textit{Подпись}}\tabularnewline
\multicolumn{2}{|>{\centering}p{0.11\linewidth}|}{\textit{фамилия}} & \multicolumn{2}{c|}{\textit{фамилия}} & \multicolumn{1}{c|}{\textit{фамилия}} & \textit{фамилия}  & \multicolumn{2}{c|}{\textit{фамилия}}\tabularnewline
\hline 
\endfoot
\multicolumn{8}{|l|}{Усреднённые значения по режимам}\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|c|}{Параметр} & Nепр  & Ce  & Gт пр  & nтк пр  & t{*}z ст пр  & Пк\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|>{\centering}p{0.07\paperwidth}|}{\centering{Режим}} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{ЗМГ} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{0,4 мП} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{Ne1650} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{Мкр} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{МП} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{Ne2500} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{Взл} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{30-мин.м.} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{8}{|c|}{Замеренные параметры}\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|c|}{Параметр} & Ne  & Ce  & Gт  & nтк  & t{*}z ст  & Пк\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{ЗМГ} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|l|}{2,5 мин.м.} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{8}{|c|}{Оценка режимов по ТУ}\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|c|}{Параметр} & \multirow{2}{0.07\paperwidth}{\centering{}Neпр} & \multirow{2}{0.07\paperwidth}{\centering{}не более nтк пр,\%} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}nст,\%} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}не более t{*}z ст пр,$\,^{\circ}\mbox{C}$} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}не более Ce г/л.с.ч.} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}Gт пр, кг/час}\tabularnewline
\cline{1-2} 
\multicolumn{2}{|c|}{Режим} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & 1900  & 93,0  & 98,0$\pm$0,5  & 680  & 221  & -\tabularnewline
\hline 
Мкр  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & 2100  & 94,0  & 98,0$\pm$0,5  & 705  & -  & -\tabularnewline
\hline 
МП  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & 2800  & 97,5  & 98,0$\pm$0,5  & 775  & 205  & -\tabularnewline
\hline 
Взл  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & 3000  & 98,5  & 98,0$\pm$0,5  & 795  & -  & -\tabularnewline
\hline 
30-мин.м.  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{8}{|c|}{Замеренные параметры}\tabularnewline
\hline 
\multicolumn{2}{|c|}{Параметр} & \multirow{2}{0.07\paperwidth}{\centering{}Ne} & \multirow{2}{0.07\paperwidth}{\centering{}не более nтк,\%} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}nст,\%} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}не более t{*}z ст,$\,^{\circ}\mbox{C}$} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}не более Ce г/л.с.ч.} & \multirow{2}{0.07\paperheight}{\centering{}Gт, кг/час}\tabularnewline
\cline{1-2} 
\multicolumn{2}{|c|}{Режим} &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & -  &  & 80,0$\pm$0,5  & -  & -  & -\tabularnewline
\hline 
ЗМГ  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & ТУ  & -  & 101,0  & 98,0$\pm$0,5  & 805  & -  & -\tabularnewline
\hline 
2,5 мин.м.  & Факт  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
 & Откл.  &  &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{3}{|c|}{A0} &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{3}{|c|}{A1} &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{3}{|c|}{A2} &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{3}{|c|}{СКО} &  &  &  &  & \tabularnewline
\hline 
\multicolumn{3}{|c|}{Примечание} & \multicolumn{5}{c|}{}\tabularnewline
\hline 
\end{longtable}

\includegraphics[angle=25,scale=3]{174}
\end{document}
